-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6 giss_aom giss_er echam5 hadgem1 inmcm3_0 miroc_3.2 pcm1 bccr hadcm fgoals1_0_g obs: CRU csiro_3_5 obs: VIC ccsm3 miroc3_2_hi echo_g ipsl_cm4 cgcm3.1_t63 gfdl_cm2_1 cgcm3.1_t47 cnrm_cm3 oC / century