Jan Mar May July Sept Nov Jan -15 -10 -5 0 5 10 15 20 oC cnrm_cm3 Ensemble Avg OBS

Jan Mar May July Sept Nov Jan 0

5

10

15 cm/month

BIASES:

annl avg T = -1.12 annl avg P = 40.3

ssnl P ratio = 1.08 ssnl std(P) = 1.87

20c Trnd T = 0.806 20c Trnd P = -4.87