Jan Mar May July Sept Nov Jan -15 -10 -5 0 5 10 15 20 oC echo_g Ensemble Avg OBS

Jan Mar May July Sept Nov Jan 0

10

20 cm/month

BIASES:

annl avg T = -3.11 annl avg P = 9.58

ssnl P ratio = -0.253 ssnl std(P) = 0.138

20c Trnd T = 0.453 20c Trnd P = -4.03